목표

SAS(Streaming Audio Server) 기능을 통해 사용자는 SPA8000의 FXS 포트 중 하나에 오디오 소스를 연결하고 이를 스트리밍 오디오 소스 장치로 사용할 수 있습니다.SAS로 구성된 회선이 호출되면 SPA8000은 자동으로 통화에 응답하고 FXS 포트가 오프후크 상태이면 발신자에게 오디오 스트리밍을 시작합니다.이 문서에서는 SPA8000 아날로그 전화 어댑터에서 스트리밍 오디오 서버를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SPA8000 Telephone Adapter Phone

소프트웨어 버전

•6.1.12

SAS 컨피그레이션

1단계. 호스트(음악 소스)와 SPA8000의 FXS 포트 사이에 RJ-11 어댑터를 연결합니다.

2단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > L1-L8을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

3단계. 라인 페이지에서 SAS(Streaming Audio Server)로 아래로 스크롤합니다.

4단계. SAS Enable(SAS 활성화) 드롭다운 목록에서 예를 선택하여 스트리밍 오디오 서버에 이 라인을 활성화합니다.활성화된 경우 발신 통화에 회선을 사용할 수 없습니다.

5단계. SAS DLG Refresh Invl 필드에 스트리밍 오디오 서버가 세션 새로 고침 메시지를 보내는 간격을 입력하여 발신자에 대한 연결이 여전히 활성 상태인지 확인합니다.이 값의 범위는 0~255초입니다.0이면 세션 새로 고침이 비활성화됩니다.

6단계. SAS Inbound RTP(Real Time Protocol) Sink(SAS 인바운드 RTP(Real Time Protocol) 싱크) 필드에 RTP 싱크의 FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 IP 주소를 SAS Inbound RTP Sink 필드에 입력합니다.이 값은 클라이언트의 인바운드 INVITE 메시지에 대한 200 응답 중 SDP(Session Display Protocol)의 SAS 회선에서 사용됩니다.

7단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.