목표

펌웨어를 업그레이드하려면 인터넷에서 특정 실행 프로그램을 다운로드하여 실행해야 합니다.디바이스를 업그레이드하는 것이 매우 유용할 수 있습니다.펌웨어 업그레이드는 소프트웨어 버그를 수정하고, 기능을 개선하며, 장치의 수명을 연장할 수 있습니다.이러한 개선 사항은 디바이스의 전반적인 성능에 도움이 될 수 있습니다.펌웨어 업그레이드가 적용되면 SPA의 통신이 일시적으로 중지됩니다.이 문서에서는 SPA8000에서 펌웨어 및 펌웨어 기능을 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 다운로드 URL

SPA8000

Cisco 웹 페이지로 이동하여 링크에 제공된 최신 버전의 펌웨어를 다운로드합니다.파일은 .zip 확장명입니다.파일 압축 해제 소프트웨어로 파일의 압축을 해제합니다.

펌웨어 업그레이드

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > 프로비저닝을 선택합니다.프로비저닝 페이지가 열립니다.

2단계. Provisioning(프로비저닝) 페이지에서 아래로 스크롤하여 Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드) 섹션으로 이동합니다.

Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드) 영역 아래에서 다음을 수행합니다.

3단계. Upgrade Enable(업그레이드 활성화) 드롭다운 목록에서 yes(예)를 선택하여 펌웨어 작업을 재동기화 작업과 독립적으로 업그레이드합니다.

4단계. 오류가 발생할 경우 다음 펌웨어 업그레이드 시도에 대한 업그레이드 오류 재시도 지연 필드에 시간을 입력합니다.입력한 시간은 초 단위이며 기본적으로 3600초로 설정됩니다.

5단계. Downgrade Rev Limit(다운그레이드 수정 제한) 필드에 펌웨어 업그레이드 또는 다운그레이드 중에 허용되는 버전 번호의 낮은 제한을 입력합니다.

참고:펌웨어 업그레이드를 완료하려면 펌웨어 버전이 Downgrade Rev Limit(다운그레이드 수정 제한) 필드보다 크거나 같아야 합니다.기본적으로 비어 있습니다.

6단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

7단계. 위의 필드를 입력하면 압축 파일에서 추출된 실행 파일이 실행됩니다.파일이 실행된 후 Cisco SPA Device Firmware Upgrade Utility 창이 나타납니다.

8단계. Upgrade Firmware(펌웨어 업그레이드) 버튼을 클릭하여 펌웨어 업그레이드 프로세스를 시작합니다.

9단계. 계속 버튼을 클릭하여 업그레이드 프로세스를 계속하거나 펌웨어 업그레이드를 중지하려는 경우 취소 버튼을 클릭하기 전에 경고를 읽습니다.

10단계. Please enter IP address of your SPA(SPA의 IP 주소를 입력하십시오.) 필드에 SPA의 IP를 입력하고 OK(확인) 버튼을 클릭합니다.

참고:SPA의 IP를 모르는 경우 웹 컨피그레이션 유틸리티의 Status 페이지를 사용하여 볼 수 있습니다.이 페이지에는 디바이스의 현재 IP가 표시됩니다.SPA8000 Analog Telephone Adapter의 System Status(시스템 상태)를 참조하십시오.IVR(Interactive Voice Response)을 통해 IP를 검색하려면 옵션 110#을 수행합니다.그러면 현재 IP가 표시됩니다.

11단계. 펌웨어가 업데이트될 때까지 기다립니다.

펌웨어가 업데이트될 때 다음 정보가 표시됩니다.

- 업그레이드 규칙 필드 — 펌웨어 스크립트가 표시됩니다.업그레이드 조건 및 관련 펌웨어 URL을 정의합니다.기본적으로 비어 있습니다.

- Log Upgrade Request Msg 필드 — 펌웨어 업그레이드 시도가 성공적으로 완료된 후 실행할 수 있는 Syslog 메시지입니다. 기본적으로 $PN $MAC — 업그레이드 요청 $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH.

- Log Upgrade Success Msg — 펌웨어 업그레이드 시도가 성공적으로 완료된 후 실행된 Syslog 메시지입니다. $PN $MAC — 업그레이드 성공 $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — 기본적으로 $ERR

- 로그 업그레이드 실패 메시지 — 실패한 펌웨어 업그레이드 시도 후에 실행할 수 있는 Syslog 메시지입니다. $PN $MAC — 업그레이드 실패:기본적으로 $ERR입니다.

- 라이센스 키 — 사용자가 GPP(General Purpose Parameters)를 구성할 때 라이센스 키가 생성됩니다. 자세한 내용은 SPA8000 Phone Adapter의 General Purpose Parameters를 참조하십시오.