목표

원격 관리를 통해 인터넷을 통해 원격 위치에서 SPA8000을 관리할 수 있습니다.원격 관리를 사용하면 SPA8000에 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 관리 웹 서버에 액세스할 수 있습니다. 이 문서의 목적은 SPA8000 아날로그 전화 어댑터에서 원격 관리를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 장치

· SPA8000 Analog Telephone Adapter

소프트웨어 버전

•6.1.12

원격 관리 구성

1단계. 관리자 또는 사용자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Advanced(고급) > Network(네트워크) > WAN Status(WAN 상태)를 선택합니다.WAN Status 페이지가 열립니다.

2단계. Remote Management(원격 관리) 섹션으로 스크롤합니다.

3단계. Enable WAN Web Server(WAN 웹 서버 활성화) 드롭다운 목록에서 yes(예)를 선택하여 WAN 웹 서버를 활성화합니다.이렇게 하면 전화기 어댑터에 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 관리 웹 서버에 액세스할 수 있습니다.기본값은 yes입니다.

4단계. WAN 웹 서버 포트 필드에 WAN 웹 서버 포트를 입력합니다.WAN 웹 서버 포트는 ATA 디바이스에 대한 WAN 액세스에 사용됩니다.기본값은 80입니다.

5단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.