목표

LAN(Local Area Network)은 장치를 서로 연결하고 통신할 수 있도록 하는 컴퓨터 네트워크입니다.SPA8000의 LAN Status(LAN 상태) 페이지에는 디바이스의 현재 네트워크 설정이 표시됩니다.

이 문서의 목적은 SPA8000 Analog Telephone Adapter의 LAN 상태 정보를 보고 해석하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA8000

소프트웨어 버전

•6.1.12

LAN 상태

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티 로그에 로그인하고 고급 > 네트워크 > LAN 상태를 선택합니다.LAN 상태 페이지가 열립니다.

2단계. LAN Status 페이지는 다음 섹션으로 구성됩니다.

· 네트워킹 서비스 — 네트워크 서비스에 대한 정보를 제공합니다.

- NAT — NAT(Network Address Translation)는 가시적인 IP 주소 하나를 사용하여 사설 네트워크를 표시함으로써 공용 IP 주소를 유지하는 데 사용됩니다.이를 통해 외부 장치가 사설 네트워크의 세부 사항을 알지 못하게 함으로써 네트워크 보안을 개선하는 데 도움이 됩니다.

- 브리지 — 브리징은 두 개 이상의 네트워크 세그먼트를 하나의 대규모 네트워크에 연결하는 데 사용됩니다.이러한 측면에서 유사한 스위치와는 달리, 브리지는 네트워크를 통한 트래픽 흐름을 제어하여 의도한 디바이스가 자체 세그먼트에 없는 경우 다음 세그먼트로 데이터를 전달하도록 선택합니다.

· Auto NetService Private IP Ranges — NAT가 사설 연결에 사용하는 IP 주소 및 넷마스크 범위를 표시합니다.

3단계. LAN 네트워크 설정 섹션에서는 LAN(Local Area Network)에 대해 구성된 기능에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 관리자가 동일한 네트워크에 있는 장치 간의 연결을 개선하는 데 사용됩니다.

· LAN IP Address — SPA8000의 LAN 포트의 IP 주소를 표시합니다.

· LAN 서브넷 마스크 — 사설 네트워크에 사용되는 서브넷 마스크를 표시합니다.서브넷은 네트워크에 사용할 수 있는 고유 IP 주소 수를 식별합니다

· Enable DHCP Server — DHCP 서버의 상태를 표시합니다.Yes(예)는 DHCP 서버가 활성화되고 No(아니요)는 DHCP 서버가 비활성화되었음을 의미합니다.

· DHCP 리스 시간 — 디바이스가 갱신하기 전에 IP 주소를 유지하는 시간입니다.DHCP 서버에서 제공합니다.

· DHCP Client Starting IP Address(DHCP 클라이언트 시작 IP 주소) — LAN 포트에 연결된 호스트에 대해 DHCP 서버가 제공하는 IP 주소 범위의 초기 IP 주소를 표시합니다.

· Number of Client IP Addresses(클라이언트 IP 주소 수) - DHCP 서버가 제공할 수 있는 IP 주소 수입니다.

4단계. Static DHCP Lease Settings(고정 DHCP 리스 설정) 섹션에서는 DHCP가 있는 디바이스에 대해 구성된 고정 IP 주소에 대한 정보를 제공합니다.이러한 IP 주소는 특정 시간 동안 사용하도록 구성되었습니다.

· Enable — DHCP Lease Settings(DHCP 리스 설정)가 활성화되었는지 여부를 표시합니다.두 가지 옵션이 있습니다.예, 활성화됨;또는 아니요, 비활성화됨.

· 호스트 MAC 주소 — 디바이스의 MAC(Media Access Control) 주소를 표시합니다.

· 호스트 IP 주소 — 호스트 디바이스의 IP 주소를 표시합니다.