목표

시스템 상태 정보 영역에는 시스템 시간, IP 주소, 전송 및 수신된 패킷 양과 같은 디바이스에 대한 정보가 표시됩니다.이 문서에서는 SPA8000 Analog Telephone Adapter의 시스템 상태 정보에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA8000

소프트웨어 버전

•6.1.12

시스템 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 네트워크 > 상태를 선택합니다.Status 페이지가 열립니다.

System Status(시스템 상태) 영역에 다음 정보가 표시됩니다.

· 현재 시간 — 현재 날짜 및 시간(24시간 클록 형식)이 현재 시간 필드에 표시됩니다.

· 경과 시간 — 마지막 재부팅 이후 경과한 시간을 표시합니다.

· WAN 연결 유형 — WAN 연결 유형 필드에 WAN 연결 유형을 표시합니다.가능한 값은 고정 IP 또는 DHCP입니다.

· 현재 IP — 전화 어댑터에 할당된 현재 IP 주소를 Current IP 필드에 표시합니다.

· 호스트 이름 — 디바이스의 호스트 이름을 표시합니다.이 이름은 WAN 연결이 DHCP일 때 사용됩니다.

· 도메인 — 디바이스의 네트워크 도메인 이름을 Domain 필드에 표시합니다.

· 현재 넷마스크 — 디바이스에 할당된 현재 넷마스크를 표시합니다.

· 현재 게이트웨이 — 디바이스의 게이트웨이 주소를 현재 게이트웨이 필드에 표시합니다.게이트웨이는 로컬 네트워크에서 패킷을 전송하는 데 사용됩니다.

· Primary DNS — 이 디바이스에 할당된 기본 DNS 서버 주소를 기본 DNS 필드에 표시합니다.

· 보조 DNS — 이 디바이스에 할당된 보조 DNS 서버 주소를 표시합니다.

· LAN IP Address — 디바이스의 LAN IP 주소를 표시합니다.

· Broadcast Pkts Sent — 이 디바이스에서 보낸 총 브로드캐스트 패킷 수를 표시합니다.

· Broadcast Bytes Sent — 이 디바이스에서 보낸 총 브로드캐스트 바이트 수를 표시합니다.

· Broadcast Pkts Recv — 이 디바이스에서 수신한 총 브로드캐스트 패킷 수를 표시합니다.

· Broadcast Bytes Recv — 이 디바이스에서 수신 및 처리한 총 브로드캐스트 패킷 수를 표시합니다.

· Broadcast Pkts Dropped — 수신되었지만 이 디바이스에서 처리되지 않은 총 브로드캐스트 바이트 수를 표시합니다.

· Broadcast Bytes Dropped — 수신되었지만 처리되지 않은 총 브로드캐스트 바이트 수를 표시합니다.