목표

제품 정보는 시스템에 대한 간략한 개요를 제공합니다.이 문서의 목적은 SPA8000 전화 어댑터의 제품 정보 영역에 있는 필드에 대해 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA8000 Phone Adapter

소프트웨어 버전

•6.1.12

제품 정보

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 네트워크 > 상태를 선택합니다.Status 페이지가 열립니다.

참고:Network(네트워크) > Status(상태) 또는 Voice(음성) > Info(정보)를 선택하면 제품 정보에 액세스할 수 있습니다.

제품 정보 영역에 다음 정보가 표시됩니다.

· Product Name — 디바이스의 이름이 제품 이름 필드에 표시됩니다.

· 일련 번호 — 제품의 일련 번호가 일련 번호 필드에 표시됩니다.이 번호는 오류가 발생할 경우 디바이스에 대한 정보를 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

· 소프트웨어 버전 — 소프트웨어 버전 필드에 현재 소프트웨어 버전이 표시됩니다.

· 하드웨어 버전 — Hardware Version(하드웨어 버전) 필드에는 디바이스의 현재 하드웨어 버전이 표시됩니다.

· MAC Address — 디바이스의 MAC(Media Access Control) 주소가 MAC Address 필드에 표시됩니다.

· 클라이언트 인증서 — 이 필드는 디바이스가 ITSP(Internet Telephony Service Provider) 네트워크에서 사용할 수 있도록 승인되었는지 여부를 나타냅니다.

· 사용자 지정 — 이 필드에는 RC(Remote Configuration) 유닛이 사용자 지정되었는지 여부가 표시됩니다.유닛이 사용자 정의 프로필을 이미 검색한 경우 이 필드에는 유닛을 프로비저닝한 회사의 이름이 표시됩니다.사용자 지정 필드의 Pending(보류 중) 상태는 프로비저닝할 준비가 된 새 RC 유닛을 나타냅니다.Open 상태는 유닛이 사용자 정의되지 않았음을 나타냅니다.