목표

VLAN(Virtual Local Area Network)은 하나 이상의 LAN에 있는 장치 그룹으로서 논리적으로 구성되어 마치 물리적으로 서로 연결된 것처럼 통신할 수 있습니다.VLAN의 구성원은 동일한 VLAN의 다른 멤버와만 통신할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA8000 ATA(Analog Telephone Adapter)를 VLAN의 멤버로 만드는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SPA8000

소프트웨어 버전

•6.1.12

VLAN 컨피그레이션

1단계. 관리자로 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Advanced(고급) > Network(네트워크) > WAN Status(WAN 상태)를 선택합니다.WAN Status 페이지가 열립니다.

2단계. VLAN Settings(VLAN 설정) 영역으로 스크롤합니다.

2단계. SPA8000이 VLAN에 액세스하도록 허용하려면 Enable VLAN 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택합니다.

참고:디바이스가 특정 VLAN에 연결하도록 하려면 Yes(예)를 선택합니다.이 VLAN에 태그를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 디바이스가 기본 VLAN에서 작동합니다.

3단계. VLAN ID 필드에 SPA8000에 할당할 VLAN ID를 입력합니다.VLAN ID는 SPA8000이 속한 VLAN을 정의합니다.VLAN ID는 16진수로 입력해야 합니다.

4단계. CDP 활성화 드롭다운 목록에서 CDP에 할당할 상태를 선택합니다.Cisco CDP(Discovery Protocol)를 사용하면 Cisco 제품이 직접 연결된 다른 Cisco 제품과 정보를 공유할 수 있습니다.

5단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.