목표

System Settings(시스템 설정) 페이지는 관리자가 비밀번호, syslog 서버 및 디버그 레벨과 같은 디바이스의 일부 기본 기능을 구성하는 데 사용됩니다.관리자는 GUI의 오른쪽 위에 있는 두 가지 다른 시스템 설정, 즉 고급 및 기본 설정에 액세스할 수 있습니다.고급 시스템 설정은 기본 시스템 설정에 지정된 옵션 외에 더 많은 구성 옵션을 제공합니다.이 문서에서는 SPA8000 전화 어댑터에서 기본 및 고급 시스템 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA8000

소프트웨어 버전

•6.1.12

시스템 설정

기본 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Basic(기본) > Voice(음성) > System(시스템)을 선택합니다.기본 시스템 페이지가 열립니다.

2단계. User Password 필드에 사용자에게 할당할 비밀번호를 입력합니다.기본값은 no password입니다.사용자는 웹 구성 유틸리티에 액세스하여 일부 컨피그레이션을 수행할 수 있지만, 사용자는 관리자 만큼 많은 옵션을 구성할 수 없습니다.

3단계. Syslog 서버 필드에 Syslog 서버 이름과 포트를 입력합니다.Syslog는 네트워크 활동에 대한 정보를 캡처하는 데 사용되는 업계 표준 프로토콜입니다.활성화되면 디바이스에서 로깅된 모든 활동을 syslog 서버로 전송합니다.

4단계. 디버그 서버 필드에 디버그 서버 이름과 포트를 입력합니다.디버그는 프로그램 활동에 대한 정보를 캡처하는 데 사용되는 프로세스입니다.활성화되면 디바이스는 프로그램이 소스/대상 IP 주소 및 서비스에 대해 갖는 모든 문제를 디버그 서버로 전송합니다.

5단계. Debug Level 드롭다운 목록에서 디버그 정보의 레벨을 선택합니다.레벨이 높을수록 더 자세한 디버그 정보가 생성됩니다.기본 수준은 0입니다. 즉 디버그 정보가 생성되지 않습니다.SIP 메시지를 로깅하려면 디버그 수준을 2로 설정해야 합니다.

6단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

고급 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > System(시스템)을 선택합니다.Advanced System 페이지가 열립니다.

2단계. Restricted Access Domains(제한된 액세스 도메인) 필드에 사용자에 대한 액세스를 제한할 도메인을 입력합니다.이 필드를 사용하여 특정 도메인의 IP 전화에서 오는 통화를 차단할 수 있습니다.둘 이상의 도메인에 대한 액세스를 제한하려면 각 도메인 뒤에 쉼표(,)를 두십시오.

3단계. Enable Web Admin Access(웹 관리자 액세스 활성화) 드롭다운 목록에서 웹 구성 유틸리티에 대한 관리 액세스를 활성화할지 여부를 선택합니다.

경고:3단계에서 NO(아니요)를 선택하면 다시 변경하는 등 이러한 컨피그레이션 중 많은 작업을 수행할 수 없습니다.이 컨피그레이션을 재설정할 수 있는 유일한 방법은 IVR(Interactive Voice Response) 인터페이스입니다.IVR을 통해 디바이스를 재설정해야 하는 경우 SPA8000 Analog Telephone Adapter의 IVR을 통해 공장 기본값 재설정 문서에 설명된 단계를 수행하십시오.

4단계. 관리자에게 할당할 비밀번호를 Admin Password 필드에 입력합니다.기본값은 no password입니다.관리자 비밀번호는 웹 구성 유틸리티에 대한 관리 액세스를 제공합니다.

5단계.  User Password 필드에 사용자에게 할당할 비밀번호를 입력합니다.기본값은 no password입니다.사용자는 웹 구성 유틸리티에 액세스하여 일부 컨피그레이션을 수행할 수 있지만, 사용자는 관리자 만큼 많은 옵션을 구성할 수 없습니다.

6단계. Syslog 서버 필드에 Syslog 서버 IP 주소를 입력합니다.Syslog는 네트워크 활동에 대한 정보를 캡처하는 데 사용되는 업계 표준 프로토콜입니다.활성화되면 디바이스에서 모든 로그 작업을 syslog 서버로 전송합니다.

7단계. Debug Server(디버그 서버) 필드에 디버그 서버 IP 주소를 입력합니다. Debug(디버그)는 프로그램 활동에 대한 정보를 캡처하는 데 사용되는 프로세스입니다.활성화되면 디바이스는 프로그램이 소스/대상 IP 주소 및 서비스에 대해 갖는 모든 문제를 디버그 서버로 전송합니다.

8단계. Debug Level 드롭다운 목록에서 디버그 정보의 레벨을 선택합니다.레벨이 높을수록 더 자세한 디버그 정보가 생성됩니다.기본 수준은 0입니다. 즉 디버그 정보가 생성되지 않습니다.SIP 메시지를 로깅하려면 디버그 수준을 2로 설정해야 합니다.

9단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.