목표

Attendant Console 키 LED는 SPA500 Series IP Phone의 Attendant Console의 기능입니다.이 기능은 사용자가 일반 상태와 작업 상태를 시각적으로 구분하도록 도와줍니다.콘솔 키 LED는 콘솔의 시각적 상태를 나타내는 일부 특정 문자 또는 색상 패턴을 입력할 때 구성됩니다.LED 패턴은 SPA500S의 Attendant Console Key에 대한 색상 및 깜박이는 패턴을 나타냅니다.

이 문서의 목적은 SPA500 Series IP 전화기에서 Attendant Console Key LED 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

참고:SPA500DS는 UC500 Series 통합 커뮤니케이션 장치와 작동하지 않으며 UC320 통합 커뮤니케이션 장치에서만 작동합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA500 Series IP Phone

· SPA500S Att.콘솔

소프트웨어 버전

· v8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [ Cisco Configuration Assistant ]

· v7-5-2a [SPA 525G IP Phone]

LED 스크립트

LED 스크립트는 회선 키 LED의 색상 및 깜박이는 패턴에 대한 정보를 제공합니다.

· 색상의 스크립트 형식은 c = o입니다. | r | g 여기서

- o — LED 색상 옵션이 꺼져 있음을 나타냅니다.

- r — 빨강 색상을 나타냅니다.

- g — 녹색 색상을 나타냅니다.

· 깜박이는 패턴의 스크립트 형식은 p = nb입니다. | sb | fb | 여기서:

- nb — 깜박임이 발생하지 않음을 나타냅니다.

- sb — 느린 깜박임을 나타냅니다.(1s 켜기 및 1s 끄기)

- fb — 빠른 깜박임을 나타냅니다.(100ms 켜기 및 100ms 끄기)

- ud — 사용자 정의 깜박임 패턴을 나타냅니다.

사용자 정의 깜박임 패턴의 형식은 u = on / off / on / off이며 여기서 각 값은 초 단위입니다.

웹 인터페이스를 사용하는 Configuration Attendant Console 키 LED 패턴

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Attendant Console(Attendant Console) > Att Console Key LED Pattern(콘솔 키 LED 패턴)을 선택합니다.

다음은 Line Key LED Pattern(라인 키 LED 패턴) 영역의 다양한 필드에 대한 설명입니다.

· 애플리케이션 LED — LED 기능을 나타냅니다.

· Serv Subscribe Failed LED(Serv Subscribe Failed LED) - Att Console에 대한 서브스크립션이 실패했음을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 녹색임을 나타냅니다.

· Serv Subscribing LED — Att Console에 대한 서브스크립션이 진행 중임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· SNRM Day Mode LED — IP 전화기가 일 모드에 있음을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 녹색임을 나타냅니다.

· SNRM 야간 모드 LED — IP 전화기가 야간 모드임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· Parking Lot Idle LED — 통화가 파크되지 않고 회선이 유휴 상태임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· Parking Lot Busy LED(주차장 통화 중 LED) - 통화가 이미 파크되어 있고 회선이 통화 중임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· BLF Idle LED — IP 전화에 연결된 다른 내선 선이 유휴 상태임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· BLF 벨소리 LED — IP 전화에 연결된 다른 내선 번호가 울리고 있음을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· BLF 통화 중 LED — IP 전화에 연결된 다른 내선 번호가 사용 중임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

· BLF 보류 LED — IP 전화에 연결된 다른 내선 번호가 보류 중임을 나타냅니다.빈 필드는 기본 색상이 빨간색임을 나타냅니다.

2단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.