목표

이 문서에서는 CCA(Cisco Configuration Assistant)를 사용하여 SPA500 Series IP 전화에 연결된 SPA500S Attendant Console을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

Attendant Console은 IP Phone에 연결된 확장 모듈입니다.확장 모듈은 IP Phone에 할당할 수 있는 확장 수를 늘립니다.SPA500S를 사용하면 32개의 확장을 추가할 수 있습니다.확장명은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.일반 내선, 공유 회선, 모니터 회선, 감시, 오버레이, 인터콤 또는 전화 접속 가능한 인터콤

참고:SPA500DS는 UC500 Series 통합 커뮤니케이션 장치와 작동하지 않으며 UC320 통합 커뮤니케이션 장치에서만 작동합니다.

적용 가능한 디바이스

· UC500 시리즈 장치

· SPA500S Attendant Console

소프트웨어 버전

· v8.6.0 [ UC540 ]

· v3.2(1) [ Cisco Configuration Assistant ]

· spa50x-30x-7-4-9c [ SPA 509G IP Phone ]

SPA500S Attendant Console 추가

1단계. UC500 Series 장치의 Cisco Configuration Assistant(CCA)에 로그인한 후 Configure(구성) > Telephony(전화 통신) > Users/Extension(사용자/확장) > Users and Phones(사용자 및 전화)를 선택합니다.Users and Phones 페이지가 열립니다.

.

2단계. User and Phones(사용자 및 전화기) 페이지에서 Add(추가)를 클릭하여 새 전화기를 추가합니다.

.

3단계. Add Phone(전화기 추가) 페이지에서 MAC Address(MAC 주소) 필드에 IP 전화의 MAC 주소를 입력합니다.

.

4단계. Phone Type(전화기 유형) 드롭다운 목록에서 IP Phone의 모델을 선택합니다.

.

5단계. Expansion Module(확장 모듈) 드롭다운 목록에서 SPA500 Series IP Phone에 연결된 확장 모듈을 선택합니다.

6단계. 아래로 스크롤하여 버튼을 더 추가하고 필요에 따라 구성할 수 있는지 확인합니다.