목표

이 문서의 목적은 Cisco Configuration Assistant를 사용하여 SPA525G 및 SPA525G2를 업그레이드하는 방법을 안내하는 것입니다.IP Phone의 펌웨어 업그레이드는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.하나는 웹 컨피그레이션 유틸리티를 통하며 다른 하나는 CCA(Cisco Configuration Assistant)를 통해 Unified Communication 디바이스의 TFTP 프로토콜을 통합니다. 펌웨어 업그레이드는 중요하며 디바이스의 기능을 제공 또는 업데이트하고 마지막 펌웨어의 문제를 해결할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA525G

- SPA525G2

소프트웨어 다운로드 URL

SPA525G

SPA525G2

펌웨어 업그레이드 단계

1단계.  현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.IP 전화 소프트키를 사용하여 Setup(설정) 버튼을 누르고 Status(상태) > Product Information(제품 정보) > Software Version(소프트웨어 버전)을 선택합니다.

2단계. Cisco 웹 사이트에서 최신 버전의 IP Phone 펌웨어 업그레이드를 다운로드합니다.

3단계. .zip 파일을 추출하여 데스크톱에 저장합니다.이 문서에서 펌웨어 버전 7.5.3이 사용됩니다.추출된 폴더에는 spa525g-7-5-3.bin 및 spa525g-7-5-3-bt.bin 파일이 있습니다.Bluetooth를 사용하려면 업데이트된 Bluetooth 펌웨어가 포함되어 있으므로 spa525g-7-5-3-bt.bin 파일을 사용합니다.

4단계. UC500 Series의 CCA(Cisco Configuration Assistant)에 로그인합니다.

5단계. CCA의 토폴로지의 UC500에 bin 파일을 끌어다 놓습니다.File Upload 페이지가 열립니다.

6단계. 업로드를 클릭합니다.파일 업로드 페이지가 열립니다.

7단계. 확인을 클릭합니다.

8단계. 펌웨어 업데이트가 완료되면 IP 전화기를 재부팅하고 최신 펌웨어가 업그레이드됩니다.