목표

LLDP-MED는 Cisco CDP(Discovery Protocol)와 매우 유사합니다. 여기에는 연결된 디바이스에 대한 정보를 볼 수 있는 기본 검색 기능이 있습니다.LLDP-MED를 사용하면 연결된 디바이스가 지원하는 기능(예: LAN 속도, 네트워크 정책, 위치 식별, 전원, 인벤토리, 트러스트 확장)을 디바이스에서 결정할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 LLDP를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G

· SPA525G2

LLDP 사용

1단계. 설정 단추를 눌러 정보 및 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. Network Configurations(네트워크 컨피그레이션)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. LLDP-MED로 이동합니다.

4단계. 디바이스에서 CDP를 활성화하려면 방향 패드에서 오른쪽 또는 왼쪽으로 누릅니다.

6단계. Set를 눌러 변경 사항을 저장합니다.