목표

SPA525G/SPA525G2 IP 전화는 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.웹 인터페이스에는 통화 기록, 디바이스 정보, 통계가 표시되며 펌웨어 업그레이드 기능을 제공합니다.기본적으로 웹 인터페이스는 각 전화기에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 웹 인터페이스를 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G IP Phone

· SPA525G2 IP Phone

단계별 절차

웹 인터페이스 활성화 또는 비활성화

1단계. Setup 메뉴를 표시하려면 IP 전화의 Setup(설정) 버튼을 누릅니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)을 선택하고 Select(선택)를 눌러 Network Configuration(네트워크 컨피그레이션) 메뉴를 표시합니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 웹 서버를 선택합니다.

4단계. 웹 서버의 활성화 또는 비활성화 여부를 토글하려면 탐색 키를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.파란색 확인 표시는 웹 서버가 활성화되었음을 나타냅니다.

5단계. 웹 서버 상태를 즉시 업데이트하려면 설정을 누릅니다.