목표

통화 제어는 전화기의 중앙 기능을 제공하는 데 사용되는 IP 전화 내의 소프트웨어입니다.이 설정을 변경하면 전화기가 SCCP(Skinny Call Control Protocol) 또는 SIP(Session Initial Protocol)를 사용할지 여부가 결정됩니다. 이러한 프로토콜은 매우 유사하지만 작동 시 몇 가지 차이점이 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA525G 및 SPA525G2에서 통화 제어 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G

· SPA525G2

통화 제어 설정 구성

1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. Device Administration(디바이스 관리)으로 이동하고 확인 표시 키를 누릅니다.

3단계. Call Control Settings(통화 제어 설정)로 이동하고 오른쪽 탐색 키를 누릅니다.

Call Control Settings 메뉴가 나타납니다.

4단계. Signaling Protocol으로 이동합니다. Signaling Protocol을 변경하려면 오른쪽 탐색 키를 누릅니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· SCCP — SIP보다 뛰어난 유연성을 제공합니다.SCCP는 TCP/IP를 사용하여 클러스터의 다른 통화 관리자와 통신합니다.

· SIP — 통화를 시작하지만 SCCP만큼 많은 기능이 없습니다.

5단계. Auto Detect SCCP로 이동합니다.오른쪽 탐색 키를 눌러 SCCP Auto Detect 상태를 변경합니다.

6단계. 설정을 저장하려면 저장을 누릅니다.