목표

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 상태 메시지를 확인하는 절차를 소개합니다.이러한 메시지는 문제 해결을 위해 도움이 될 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 525G

· SPA 525G2

VPN 구성.

1단계. 전화기의 설정 단추를 누릅니다.Information and Settings 메뉴가 나타납니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 Status(상태)로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.Status(상태) 메뉴가 나타납니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 이전 단계에서 입력한 상태 메뉴의 상태 메시지로 스크롤합니다.소프트 키 선택을 누릅니다.Status Messages 메뉴가 나타납니다.

현재 SPA525G/SPA525G2에 활동이 없으므로 부팅 후 최초로 수행한 활동이 표시됩니다.통합 통신 디바이스에서 펌웨어를 가져옵니다."Got SEP405539A2A2A016.cnf.xml"은 통합 통신 디바이스에서 가져온 파일입니다.수행해야 할 트러블슈팅이 있는 경우 이러한 메시지는 디버그 추적에 도움이 될 수 있습니다.

뒤로 소프트 키를 눌러 이전 상태 메뉴로 돌아갑니다.