목표

화면 보호기를 사용하면 장치의 화면이 검정, 회색 또는 미리 정해진 사진을 표시할 수 있습니다. 지정된 기간 동안 사용하지 않은 상태로 남아 있는 활성 사진이 아니라 미리 정해진 사진이 표시됩니다.이 기능은 에너지를 절약하고 사용자가 없는 동안 개인 정보를 숨기는 데 유용합니다.

이 문서의 목적은 SPA525G 및 SPA525G2에서 화면 보호기 설정을 설정하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G

· SPA525G2

화면 보호기 설정

1단계. 전화기에서 설정을 누릅니다.Information and Settings 화면이 나타납니다.

2단계. User Preferences(사용자 기본 설정)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다.User Preferences 화면이 나타납니다.

3단계. User Preferences(사용자 기본 설정) 페이지에서 Screen Preferences(화면 기본 설정)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다.Screen Preferences 화면이 나타납니다.화면 보호기로 이동하고 오른쪽 또는 왼쪽 탐색 키를 눌러 확인 표시를 토글하여 화면 보호기를 활성화하거나 비활성화합니다.

4단계. 화면 보호기 설정을 수정하려면 화면 보호기 설정으로 이동하고 오른쪽 탐색 키를 누릅니다.Screen Saver Settings(화면 보호기 설정) 화면이 나타납니다.

5단계. 오른쪽 화살표를 눌러 다른 화면 보호기 유형을 탐색합니다.사용 가능한 선택 사항은 다음과 같습니다.

· 검정 - 검정색 화면을 표시합니다.

· 회색 - 회색 화면을 표시합니다.

· 검정/회색 회전 - 화면이 검정에서 회색으로 점진적으로 순환됩니다.

· 그림 회전 - 전화기 관리자가 전화기에서 사용할 수 있도록 설정한 사용 가능한 그림을 통해 화면이 회전합니다.

· 디지털 프레임 - 배경 그림을 표시합니다.

· 그림 다운로드 - 다운로드 화면을 표시합니다.

· 시계 - 시계를 표시합니다.

6단계. Trigger Interval(트리거 간격)로 이동하고 화면 보호기를 활성화하기 전에 전화기가 대기할 시간을 설정합니다.기본값은 300초입니다.

7단계. [새로 고침 간격]으로 이동하고 화면 보호기가 표시된 화면을 수정하기 전 시간(예: 그림 회전을 선택한 경우)을 입력합니다.

8단계. 설정을 눌러 설정을 저장합니다.