목표

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP 전화에서 주변 장치 상태를 확인하는 절차를 소개합니다.Attendant Console 또는 USB 플래시 드라이브와 같은 다양한 주변 장치를 SPA525G/SPA525G2 전화기에 연결할 수 있습니다.주변 장치 상태는 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 525G

· SPA 525G2

주변 장치 상태.

1단계. 전화기의 설정 단추를 누릅니다.Information and Settings 메뉴가 나타납니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 Status(상태)로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.Status(상태) 메뉴가 나타납니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 주변 장치 상태로 이동합니다.선택 소프트키를 누릅니다.주변 장치 상태 메뉴가 나타납니다.

4단계. 필드에 대해서는 다음과 같이 설명합니다.

· USB 드라이브 — USB 드라이브가 올바르게 삽입되면 Connected(연결됨)가 표시됩니다.드라이브가 삽입되지 않은 경우 Not Connected(연결되지 않음)가 표시됩니다.

· Att Cons 1 — Attendant Console 1에 사용됩니다. Attendant Console을 SPA525G/SPA525G2에 연결하여 통화 처리를 위한 더 나은 관리 및 추가 관리 지원을 받을 수 있습니다.콘솔이 제대로 연결되어 있으면 Connected(연결됨)가 표시되고 그렇지 않으면 Not Connected(연결되지 않음)가 표시됩니다.

· Att Cons 2 — Attendant Console 2에 대한 것입니다. 콘솔이 제대로 연결되어 있으면 [연결됨]이 표시되고, 그렇지 않으면 [연결되지 않음]이 표시됩니다.

5단계. Refresh(새로 고침) 소프트키를 눌러 연결을 재설정할 수 있습니다.이전 상태 메뉴로 돌아가려면 뒤로 소프트키를 누릅니다.