목표

모든 수신 통화를 다른 내선 번호로 착신 전환하도록 IP 전화를 구성할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone의 모든 통화를 착신 전환하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G IP 전화

· SPA525G2 IP 전화

단계별 절차

IP 전화에서 모든 수신 통화 착신 전환

1단계. 착신전환을 설정하려면 CfWdAll을 누릅니다.

참고:CFwdAll이 표시되지 않으면 탭이 나타날 때까지 More를 누릅니다.

2단계. 모든 수신 통화를 착신 전환할 내선 번호를 입력합니다.

3단계. EndCall을 눌러 입력된 내선 번호로 모든 통화를 착신 전환하기 시작합니다.

4단계. 통화 착신 전환을 더 이상 필요하지 않을 때 끄려면 CfWdAll을 누릅니다.