목표

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 VPN 상태를 확인하는 절차를 소개합니다.VPN 상태 정보를 사용하여 VPN이 제대로 연결되었는지 확인할 수 있습니다.이 작업은 전송된 바이트 수 또는 수신된 바이트 수와 같은 매개변수를 확인하여 수행할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 525G

· SPA 525G2

VPN 구성.

1단계. 전화기의 설정 단추를 누릅니다.Information and Settings 메뉴가 나타납니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 Status(상태)로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.Status(상태) 메뉴가 나타납니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 VPN Status(VPN 상태)로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.VPN Status 메뉴가 나타납니다.

필드는 다음과 같이 설명되어 있습니다.

· VPN Connected — 이 필드는 VPN이 연결되어 있는지 여부를 알려줍니다.VPN이 연결된 경우 이 필드의 값은 yes가 됩니다.VPN이 연결되지 않은 경우 이 필드의 값은 no로 표시됩니다.

· IP Address — 이 필드에는 VPN 서버에서 할당한 IP 주소가 표시됩니다.

· 서브넷 마스크 — 이 필드는 VPN 서버에서 할당한 IP 주소의 해당 서브넷 마스크를 표시합니다.

· Bytes Send — 이 필드에는 SPA525G/SPA525G2에서 VPN 서버로 보낸 총 바이트 수가 표시됩니다.

· Bytes Recv — 이 필드에는 VPN 서버에서 SPA525G/SPA525G2로 받은 총 바이트 수가 표시됩니다.

4단계. Refresh(새로 고침) 소프트키를 눌러 VPN 연결을 재설정할 수 있습니다.이전 상태 메뉴로 돌아가려면 뒤로 소프트키를 누릅니다.