목표

IP 전화에서 전화 통화를 받을 때마다 벨소리가 재생됩니다.전화기에 여러 가지 벨소리가 미리 실린다.재생되는 벨소리를 변경할 수 있으며 서로 다른 내선 번호를 고유한 벨소리를 할당할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 벨소리를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G IP 전화

· SPA525G2 IP 전화

단계별 절차

IP 전화의 벨소리 변경

1단계. IP 전화의 설정 단추를 눌러 정보 및 설정 메뉴를 표시합니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 User Preferences(사용자 기본 설정)를 선택합니다.선택을 눌러 사용자 기본 설정 메뉴를 표시합니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 위아래로 스크롤하여 벨소리 설정을 선택합니다.선택을 눌러 벨소리 메뉴를 표시합니다.

4단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 기본 벨소리를 선택하거나 특정 내선에 벨소리를 할당합니다.선택을 눌러 벨소리를 선택합니다.

참고:기본 벨소리를 변경하면 수동으로 벨소리가 할당되지 않은 모든 내선 번호에 대한 벨소리가 변경됩니다.

5단계. 탐색 키를 사용하여 위아래로 스크롤하여 벨소리를 선택합니다.선택한 벨소리를 들으려면 재생을 누릅니다.선택을 눌러 선택한 벨소리를 선택합니다.