목표

웹 브라우저에 전화기의 IP 주소를 입력하여 웹 인터페이스를 통해 IP 전화에 액세스할 수 있습니다.웹 인터페이스에 액세스하려면 전화기의 IP 주소를 알고 있어야 합니다.

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP 전화에서 IP 주소를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA525G IP 전화

· SPA525G2 IP 전화

단계별 절차

IP 전화의 IP 주소 확인

1단계. IP 전화의 설정 단추를 눌러 정보 및 설정 메뉴를 표시합니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 상태를 선택합니다.선택을 눌러 상태 메뉴를 표시합니다.

3단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 Network Status(네트워크 상태)를 선택합니다.선택을 눌러 네트워크 상태 메뉴를 표시합니다.

4단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 IP Address 필드를 찾습니다.전화기의 IP 주소입니다.