목표

통화 제어는 IP 전화 내의 소프트웨어로서 전화기 중앙 기능을 제공하는 데 사용됩니다.이 설정을 변경하면 전화기가 SPCP를 사용할지 아니면 SIP를 사용할지를 결정합니다.SPCP는 Simple Phone Control Protocol을 의미합니다.SIP는 Session Initiation Protocol을 의미합니다.

이 문서의 목적은 SPA500 Series 디바이스에서 통화 제어를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA500 시리즈

통화 제어 설정 구성

1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. Call Control Settings(통화 제어 설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. **#을 눌러 전화기 잠금을 해제하고 설정을 변경합니다.

4단계. Edit(편집)를 눌러 신호 프로토콜을 변경합니다.

5단계. Option을 눌러 SPCP와 SIP를 전환합니다.확인을 눌러 하나를 선택합니다.

· SPCP — Simple Phone Control Protocol은 SIP보다 뛰어난 유연성을 제공합니다.

· SIP — 통화를 시작하지만 SPCP만큼 많은 기능이 없습니다.

6단계. SPCP Auto Detect(SPCP 자동 탐지)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.SPCP Auto Detect 설정을 변경하려면 Edit를 누릅니다.

7단계. Y/N을 눌러 Yes(예)와 No(아니요)를 전환합니다. SPCP Auto Detect(SPCP 자동 탐지)를 활성화할지 여부를 확인하려면 [확인]을 누릅니다.

8단계. 저장을 눌러 설정을 저장합니다.