목표

이 문서에서는 Cisco SPA504G IP Phone의 MAC 주소를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.이렇게 하면 전화기 디스플레이의 전화기 메뉴를 사용하여 전화기의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· Cisco 504G IP Phone

Cisco 504G에서 MAC 주소 결정

1단계. SPA504G의 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. 3을 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 3으로 이동한 다음 선택 소프트 키를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

3단계. 5를 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 5로 이동한 다음 Select soft-key를 눌러 Network Configuration 메뉴를 엽니다.

<

4단계. 3을 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 4로 이동합니다. 그러면 SPA504G Phone의 MAC 주소가 표시됩니다.