목표

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone을 다시 시작하는 방법에 대해 설명합니다.재시작은 컨피그레이션 파일 등과 같은 중요한 파일을 사용하여 전화기를 다시 로드하며, 재시작한 후 컨피그레이션의 모든 변경 사항이 반영됩니다.

참고:전화기 관리자가 지시하지 않는 한 IP Phone은 리부팅, 다시 시작 또는 재설정해서는 안 됩니다. 이는 전화의 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이는 전화기에 대한 모든 업데이트 및 수정 사항이 포함된 컨피그레이션 파일을 다시 로드할 때 전화기의 컨피그레이션을 변경할 수 있기 때문입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈

· SPA500 시리즈

IP Phone 다시 시작

1단계.  키패드의 Setup 버튼을 누릅니다.

2단계.  스크롤하여 다시 시작으로 선택을 누르거나 6을 누릅니다.

3단계.  다시 시작 프로세스를 완료하려면 확인 메시지에서 확인을 누르거나 전화를 다시 시작하지 않고 메시지를 닫으려면 취소를 누릅니다.