목표

SPA302D의 데이터 및 시간은 SPA232D 베이스와 동기화됩니다.그러나 동기화가 올바르지 않으면 수동으로 편집할 수도 있습니다.

이 문서에서는 SPA302D 모빌리티 고급 핸드셋의 날짜 및 시간 설정을 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SPA302D 핸드셋

소프트웨어 버전

· v2.31

톤 설정

1단계. 홈 화면에서 선택 단추를 눌러 설정 아이콘을 선택합니다.위 이미지에 표시된 대로 선택 영역이 검정 윤곽선으로 강조 표시됩니다.

2단계. 설정 메뉴에서 위로 및 아래로 탐색 단추를 사용하여 날짜/시간을 선택하고 선택 단추를 누릅니다.

3단계. 왼쪽 및 오른쪽 탐색 단추를 사용하여 각 필드의 값을 변경합니다.

· 월

· 일

· 연도

· 시간

· 분

· 오전/오후

•형식

4단계. 저장 소프트키를 눌러 선택 항목을 저장합니다.