목표

핸드셋 설정을 사용하면 핸드셋 이름을 편집하고 표시 및 입력 언어를 변경할 수 있습니다. 핸드셋 이름을 사용하면 많은 회선이 있는 경우 핸드셋 또는 회선을 구분할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA302D 모빌리티 고급 핸드셋의 핸드셋 설정을 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SPA302D 핸드셋

소프트웨어 버전

· v2.31

핸드셋 설정 변경

1단계. 홈 화면에서 선택 단추를 눌러 설정 아이콘을 선택합니다.위 이미지에 표시된 대로 선택 영역이 검정 윤곽선으로 강조 표시됩니다.

2단계. 설정 메뉴에서 위로 및 아래로 탐색 단추를 사용하여 핸드셋 설정을 선택하고 선택 단추를 누릅니다.

3단계. Handset Name(핸드셋 이름) 필드에서 Select(선택) 버튼 또는 Edit(편집) 소프트키를 눌러 핸드셋 이름을 편집합니다.

4단계. 핸드셋 이름을 입력하고 저장 소프트키를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

5단계. 왼쪽 및 오른쪽 탐색 단추를 사용하여 각 필드의 값을 변경합니다.

· 표시 언어 — 메뉴 및 핸드셋에 표시된 언어를 변경하려면 이 필드를 변경합니다.미리 설정된 6가지 언어를 선택할 수 있습니다.영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어(영어)가 기본값입니다.

· 입력 언어 — 다른 언어의 문자를 입력할 수 있도록 키보드 언어를 변경하려면 이 필드를 변경합니다.미리 설정된 6가지 언어를 선택할 수 있습니다.영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어(영어)가 기본값입니다.

6단계. 저장 소프트키를 눌러 선택 항목을 저장합니다.

주의:모르는 표시 언어를 선택한 경우 위의 단계를 따라 설정 메뉴의 상단에서 8번째 기능을 선택하여 핸드셋 설정 메뉴로 이동합니다.표시 언어는 상단의 두 번째 필드입니다.값을 ENGLISH로 변경하고 Save(왼쪽 소프트키 단추)를 누릅니다.