목표

SIP(Session Initiation Protocol)는 IP 기반 네트워크에서 세션을 생성, 관리 및 종료하는 데 사용되는 신호 처리 프로토콜입니다.SIP는 통화 관리를 위한 메커니즘입니다.또한 사용자 위치를 설정할 수 있으며 기능 협상을 통해 세션의 모든 참가자가 해당 참가자 간에 지원되는 기능에 대해 동의하며 진행 중인 세션 기능을 변경할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA300 또는 SPA500 Series IP Phone에서 프로필을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

프로파일 컨피그레이션

참고: 실제 SPA300 또는 SPA500 Series IP Phone에서 신호 프로토콜을 SIP로 설정하려면 탐색 키를 사용하여 Device Administration(디바이스 관리) > Call Control Settings(통화 제어 설정) > Signaling Protocol(시그널링 프로토콜) > SIP로 이동합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > Provisioning(프로비저닝)을 선택합니다.프로비저닝 페이지가 열립니다.

2단계. 재동기화 작업을 허용하려면 Provision Enable 드롭다운 목록에서 Yes를 선택합니다.그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본 옵션은 예입니다.

3단계. IP Phone의 전원이 켜지고 업그레이드할 때 재동기화 작업을 수행하려면 Resync On Reset(재동기화 시 재설정) 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택합니다.그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본 옵션은 예입니다.

4단계. Resync Random Delay 필드에 임의 지연 시간(초)을 입력합니다.IP Phone이 부팅 작업을 수행하기 전에 재설정할 시간입니다.기본값은 2(40초)입니다.

5단계. Resync At (HMM) 필드에 24시간 형식(hmm)으로 시간을 입력합니다.IP Phone에서 재동기화를 수행할 시간입니다.기본 항목은 비어 있습니다.

6단계. Resync At Random Delay 필드에 임의 지연 시간을 초로 입력합니다.IP Phone은 여러 IP Phone의 재동기화 요청 간에 서버에서 충돌이 발생하지 않도록 임의의 방식으로 지연됩니다.기본 항목은 600초입니다.

7단계. Resync Periodic(주기적 재동기화) 필드에서 주기적 재동기화 시간(초)을 입력합니다.이 값이 비어 있거나 0이면 IP Phone이 정기적으로 재동기화되지 않습니다.기본 항목은 3600초입니다.

8단계. Resync Error Retry Delay 필드에서 재동기화 실패 후 재동기화 간격을 초로 입력합니다.간격이 0이면 재동기화 실패 후 IP Phone이 재동기화되지 않습니다.기본 항목은 3600초입니다.

9단계. Forced Resync Delay 필드에서 IP Phone 재동기화를 지연하려면 간격을 초로 입력합니다.IP Phone이 재동기화 절차를 지연하기 위해 따르는 지연 시간입니다. 재동기화는 음성 회선이 유휴 상태인 경우에만 펌웨어를 재부팅하고 음성 연결을 종료할 수 있습니다.기본 항목은 14400초입니다.

10단계. Resync From SIP 드롭다운 목록에서 Yes를 선택하여 서비스 공급자 프록시 서버에서 전송되는 SIP NOTIFY 이벤트의 도움말과 재동기화 요청을 제어합니다.그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본 옵션은 예입니다.

11단계. Resync After Upgrade Attempt(업그레이드 시도 후 재동기화) 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택하여 장애 업그레이드 시도 후 IP Phone의 재동기화를 요청합니다.그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본 옵션은 예입니다.

12단계. Resync Trigger 1 필드에 resync trigger 1을 입력합니다.조건 식이 true로 평가될 때 다시 동기화 작업이 작동합니다.기본 항목은 비어 있습니다.

13단계. Resync Trigger 2 필드에 resync trigger 2를 입력합니다.조건 식이 true로 평가될 때 다시 동기화 작업이 작동합니다.기본 항목은 비어 있습니다.

14단계. Resync Fails On FNF 드롭다운 목록에서 No(아니요)를 선택하여 서버에서 재동기화가 성공하여 파일 없음 응답을 수신합니다.그렇지 않으면 예를 선택합니다.기본 옵션은 예입니다.

15단계. 프로토콜 및 프로파일 URL을 식별하는 프로파일 규칙 필드에 프로파일 스크립트의 매개변수를 입력합니다. 기본값은 /spa$PSN.cfg입니다.

16단계. 프로필 규칙 B 필드에 프로필 스크립트의 매개변수를 입력하여 두 번째 재동기화 명령 및 프로필 URL을 식별합니다.기본 항목은 비어 있습니다.

17단계. 프로파일 규칙 C 필드에 프로파일 스크립트의 매개변수를 입력하여 세 번째 재동기화 명령 및 프로파일 URL을 식별합니다.기본 항목은 비어 있습니다.

18단계. 네 번째 재동기화 명령 및 프로필 URL을 식별하는 Profile Rule D 필드에 프로파일 스크립트의 매개변수를 입력합니다.기본 항목은 비어 있습니다.

19단계. DHCP Option To Use(DHCP 옵션 사용) 필드에 DHCP를 입력하여 펌웨어 및 프로파일을 되돌립니다.

20단계. Transport Protocol 드롭다운 목록에서 원하는 전송 프로토콜을 선택하여 펌웨어 및 프로필을 가져옵니다.None TFTP(없음)를 선택하면 DHCP 서버의 IP 주소가 TFTP 서버의 IP 주소로 사용됩니다.기본 옵션은 None입니다.

· 없음 — TFTP는 프로필로 간주되며 DHCP 서버의 IP 주소는 TFTP 서버의 IP 주소로 사용됩니다.기본값은 None입니다.

· TFTP — TFTP(Trivial File Transfer Protocol)는 매우 적은 양의 메모리를 사용하는 파일 및 데이터 전송에 사용되는 간단한 프로토콜입니다.

· HTTP — HTTP(Hypertext Transfer Protocol)는 World Wide Web의 기반인 애플리케이션 프로토콜입니다.

· HTTPS — HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)는 안전한 통신 프로토콜입니다.

21단계. 재동기화가 시작될 때 syslog 서버로 전송되는 Log Resync Request Msg 필드에 로그 재동기화 요청 메시지를 입력합니다. 기본값은 $PN $MAC - 재동기화 요청 $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH입니다.

22단계. 재동기화 시도가 성공할 때 발급될 Log Resync Success Msg 필드에 로그 재동기화 성공 메시지를 입력합니다. 기본값은 $PN $MAC -Successful resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR입니다.

23단계. 재동기화 시도가 실패했을 때 실행될 Log Resync Failure Msg 필드에 로그 재동기화 실패 메시지를 입력합니다. 기본값은 $PN $MAC - Resyncfailed입니다.$ERR.

24단계. Report Rule(보고서 규칙) 필드에 보고서를 입력하여 IP Phone의 현재 내부 구성을 보고합니다.기본값은 비어 있습니다.

25단계. User Configurable Resync 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택하여 IP Phone 화면에서 전화기를 재동기화할 수 있습니다.그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본값은 예입니다.

26단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.