목표

SIP(Session Initiation Protocol)는 IP 기반 네트워크에서 세션을 생성, 관리 및 종료하는 데 사용되는 신호 처리 프로토콜입니다.SIP는 통화 관리를 위한 메커니즘입니다.또한 사용자 위치를 설정하고, 기능 협상을 제공하여 한 세션의 모든 참가자가 해당 참가자 간에 지원되는 기능에 동의하며, 진행 중인 세션 기능을 변경할 수 있도록 합니다.

RTP(Real-time Transport Protocol)는 실시간 속성이 있는 데이터를 전달하는 인터넷 프로토콜입니다.오디오, 비디오 등의 실시간 데이터를 전송하는 표준 형식입니다.

이 문서의 목적은 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 RTP(Real-time Transport Protocol) 매개변수의 컨피그레이션을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

RTP 매개변수 컨피그레이션

참고:  실제 SPA300 또는 SPA500 Series IP Phone 설정 신호 프로토콜(Signaling Protocol)에서 SIP로 탐색 키를 사용하여 Device Administration(디바이스 관리) > Call Control Settings(통화 제어 설정) > Signaling Protocol SIP. .

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > SIP를 선택합니다.SIP Parameters(SIP 매개변수) 페이지가 열립니다.

2단계. RTP Parameters(RTP 매개변수) 영역으로 스크롤합니다.

3단계. RTP Port Min 필드에 최소 포트 번호를 입력합니다.전송 및 수신을 위한 최소 10개의 짝수 포트가 포함된 최소 범위입니다.기본값은 16384입니다.

4단계. RTP Port Max(RTP 포트 최대) 필드에 최대 포트 번호를 입력합니다.전송 및 수신을 위한 최소 10개의 짝수 포트가 포함된 최대 범위입니다.기본값은 16482입니다.

5단계. RTP Packet Size 필드에 RTP 패킷 크기를 입력합니다.범위는 0.01~0.16이고 기본값은 0.030입니다.

6단계. Max RTP ICMP Err 필드에서 IP Phone이 종료되기 전에 허용되는 연속 ICMP(Internet Control Message Protocol) 오류 수를 입력합니다.ICMP는 네트워크 오류 메시지를 보내는 데 사용되는 인터넷 프로토콜입니다.기본값은 0입니다.

7단계. RTCP Tx Interval 필드에서 활성 연결에서 RTCP(Real-Time Transport Control Protocol)의 발신자 보고서를 전송할 간격을 입력합니다. 범위는 0~255초입니다.기본값은 0입니다.

8단계. No UDP Checksum 드롭다운 목록에서 Yes 또는 No를 선택합니다. [예]를 선택하면 IP Phone에서 SIP 메시지에 대한 UDP 헤더 체크섬을 계산합니다.

9단계. Symmetric RTP 드롭다운 목록에서 Yes 또는 No를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 RTP 패킷이 소스 주소로 전송되고 No(아니요)를 선택하면 RTP 패킷이 대상 주소로 전송됩니다.기본값은 No입니다.

10단계. BYE 드롭다운 목록에서 Yes 또는 No를 선택합니다.예를 선택하면 BYE 메시지에 대한 응답으로 P-RTP-Stat 헤더가 전송됩니다.기본값은 No입니다.

11단계. 모든 변경 사항 제출을 클릭하여 설정을 저장합니다.