목표

SIP(Session Initiation Protocol)는 IP 기반 네트워크에서 세션을 생성, 관리 및 종료하는 데 사용되는 신호 처리 프로토콜입니다.SIP는 통화 관리를 위한 메커니즘입니다.또한 사용자 위치를 설정하고, 기능 협상을 제공하여 한 세션의 모든 참가자가 해당 참가자 간에 지원되는 기능에 동의하며, 진행 중인 세션 기능을 변경할 수 있도록 합니다.

이 문서의 목적은 SPA300 및 SPA500 Series IP 전화에서 SIP Timer Values의 컨피그레이션을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

SIP 타이머 값 구성

참고:실제 SPA300 또는 SPA500 Series IP Phone 설정 신호 프로토콜(signaling protocol)을 SIP로 설정하려면 탐색 키를 사용하여 Device Administration(디바이스 관리) > Call Control Settings(통화 제어 설정) > Signaling Protocol SIP로 이동합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > SIP를 선택합니다.SIP 페이지가 열립니다.

2단계. SIP T1 필드에 RFC-3261 T1 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 0.5초입니다.

3단계. SIP T2 필드에 RFC-3261 T2 값을 입력합니다.비 INVITE 요청 및 INVITE 응답에 대한 최대 재전송 간격입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 4초입니다.

4단계. SIP T4 필드에 RFC-3261 T4 값을 입력합니다.메시지가 네트워크에 남아 있는 최대 기간입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 5초입니다.

5단계. SIP Timer B 필드에 RFC-3261 INVITE 트랜잭션 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

6단계. SIP Timer F 필드에 RFC-3261 비 INVITE 트랜잭션 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

7단계. SIP Timer H 필드에 ACK 수신에 대한 RFC-3261 INVITE 최종 응답 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

8단계. SIP Timer D 필드에 재전송을 위한 RFC-3261 대기 시간을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

9단계. SIP Timer J 필드에 비-INVITE 요청 재전송에 대한 RFC-3261 대기 시간을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

10단계. ReINVITE Expires 필드에 ReINVITE 요청 Expires 헤더 값을 입력합니다.범위는 0~19999999999999999999999999999999999초입니다. 0을 입력하면 Expires 헤더가 요청에 포함되지 않습니다.기본값은 30초입니다.

11단계. 프록시에서 허용되는 최소 등록 만료 시간을 Reg Min Expires 필드에 입력합니다. 프록시가 이 설정보다 작은 값을 반환하면 두 값 중 가장 작은 값이 사용됩니다.기본값은 1초입니다.

12단계. 프록시에서 허용되는 최대 등록 만료 시간을 Reg Max Expires 필드에 입력합니다. 값이 이 설정보다 큰 경우 두 값 중 가장 큰 값이 사용됩니다. 기본값은 7200초입니다.

13단계. Reg Retry Invl 필드에 재시도 간격을 입력합니다.이전 등록 중에 실패한 후 Cisco IP Phone이 등록을 재시도하기 전에 기다리는 간격입니다. 범위는 1~268435455초입니다.기본값은 30초입니다.

14단계. Reg Retry Long Intvl 필드에 재시도 기간 간격을 입력합니다. RSC(Retry Reg Response Status Code) 값과 일치하지 않는 SIP 응답 코드로 등록이 실패하면 IP 전화기는 재시도하기 전에 이 시간 동안 대기합니다. 이 값은 Reg Retry Intvl 값보다 훨씬 커야 합니다. 범위는 0~26843545555초입니다.기본값은 1200초입니다.

15단계. Reg Retry Random Delay(재시도 임의 지연) 필드에 재시도 임의 지연을 입력합니다.실패 후 REGISTER를 재시도할 때 무작위 지연이 등록 재시도 간격 값에 추가됩니다. 범위는 0~268435455초입니다.기본값은 0이며, 이 기능을 비활성화합니다.

16단계. Reg Retry Long Random Delay(재시도 긴 임의 지연) 필드에 다시 시도를 입력합니다.실패 후 등록을 재시도할 때 무작위 지연이 등록 다시 시도 긴 간격 값에 추가됩니다. 기본값은 0이며 이 기능을 비활성화합니다.

17단계. Reg Retry Intvl Cap 필드에 지수 지연의 최대값을 입력합니다.다시 시도 등록 간격에서 시작하여 재시도마다 두 번 수행됩니다. 범위는 0~268435455초입니다.기본값은 0이며, 이 기능을 비활성화합니다.

18단계. 프록시 서버에서 반환된 값을 만료되는 [하위 최소 만료] 필드에 레지스터의 하한을 입력합니다. 범위는 0~268435455초입니다.기본값은 10초입니다.

19단계. 프록시 서버에서 반환된 만료 값을 만료하는 [하위 최대 만료] 필드에 레지스터의 상한을 입력합니다. 범위는 0~268435455초입니다.기본값은 7200초입니다.

20단계. 하위 재시도 간격 필드에 마지막 구독 요청의 재시도 간격을 입력합니다.범위는 0~268435455초입니다.기본값은 10초입니다.

21단계. 모든 변경 사항 제출을 클릭하여 설정을 저장합니다.