목표

Audio Input Gain 구성을 사용하면 SPA300 및 SPA500 시리즈 IP 전화의 데시벨 측면에서 사운드를 증폭하거나 증폭시킬 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA300 및 SPA500 시리즈 IP 전화에서 볼륨 설정을 조정하는 방법을 보여 주는 것입니다.

참고:Audio Input Gain의 매개변수를 변경하려면 Signaling Protocol을 IP Phone의 Call Control Settings 아래에서 SIP로 설정합니다.Signaling Protocol이 SCCP이면 오디오 입력 게인 매개변수만 볼 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA500 시리즈

오디오 입력 게인 구성 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 전화를 선택합니다.

2단계. 구성하려는 Audio Input Gain (dB)(오디오 입력 게인(dB)) 영역 아래에서 항목을 선택합니다.

3단계. 특정 옵션 드롭다운 목록에서 -6에서 +6(데시벨)까지의 값을 선택합니다.양수 값은 볼륨을 늘리고 음수 값은 볼륨을 줄입니다.Audio Input Gain (dB) 영역 아래에 네 가지 옵션이 있습니다.

· 핸드셋 입력 게인 — 핸드셋 볼륨을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

· 헤드셋 입력 게인 — 헤드셋 볼륨을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

· 스피커폰 입력 게인 — 스피커 폰 볼륨을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

· Bluetooth 입력 게인 — Bluetooth 볼륨을 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.