목표

모든 사용자는 IP Phone에 구성된 모든 기본 전화 정보를 볼 수 있어야 합니다.이 문서에서는 이 모든 정보를 찾을 수 있는 위치와 정확히 어떤 유형의 정보를 찾을 수 있는지 보여줍니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

전화

IP Phone의 그래픽 사용자 인터페이스에서 Phone 탭을 선택합니다.전화 창이 열립니다.

벨소리

· Ring# — 디바이스에 설정된 각 링에 대해 구성된 설정을 표시합니다.

오디오 입력 게인(dB)

다음 각 필드에 대한 오디오 입력 게인을 디시벨 단위로 표시합니다.핸드셋 입력 게인, 헤드셋 입력 게인, 스피커폰 입력 게인, 핸드셋 추가 입력 게인, 헤드셋 추가 입력 게인, 스피커폰 추가 입력 게인.