목표

IP Phone은 사용자 기본 설정에 맞게 사운드를 구성할 수 있습니다.디바이스의 심층 저음은 세 가지 다른 형식 간에 변경할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 IP Phone Series에서 심층 베이스를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈

· SPA500 시리즈

딥 베이스

1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. Deep Bass(심층 베이스)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다.

4단계. 편집을 누릅니다.

5단계. 필요한 경우 옵션 단추를 눌러 형식을 변경합니다.가능한 형식은 다음과 같습니다.Standard, HiDef 및 Default입니다.

6단계. 확인을 누릅니다.

7단계. 저장을 누릅니다.