목표

네트워크 시작 지연은 전화기가 네트워크에 연결하기 전에 짧은 대기 시간을 활성화합니다.이렇게 하면 전화기에서 통화를 하거나 수락하기 전에 컴퓨터와 기타 장치가 네트워크에 연결하는 데 걸리는 시간이 허용됩니다. 네트워크 시작 지연의 기본값은 3초입니다.

이 문서의 목적은 SPA 300 및 500 시리즈 IP 전화에서 네트워크 시작 지연을 활성화하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 300 시리즈

· SPA 500 시리즈

네트워크 시작 지연 구성

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 Select using the soft-key(소프트 키를 사용하여 선택)를 누릅니다.

3단계. 네트워크 컨피그레이션으로 이동합니다.

4단계. Enable Network Startup Delay(네트워크 시작 지연 활성화)로 이동합니다.

참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션의 잠금을 해제하거나 잠급니다.

5단계. Edit(편집)를 눌러 네트워크 시작 지연 시간을 변경합니다.

6단계. 지우기를 눌러 현재 설정을 지우고 새 대기 시간을 입력합니다.<<을 눌러 한 번에 하나의 숫자를 지웁니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.