목표

LLDP-MED는 Cisco CDP(Discovery Protocol)와 매우 유사합니다. 기본 검색 기능을 통해 연결된 디바이스에 대한 정보를 볼 수 있습니다.LLDP-MED를 사용하면 연결된 디바이스가 지원하는 기능(예: LAN 속도, 네트워크 정책, 위치 식별, 전원, 인벤토리, 트러스트 확장)을 디바이스에서 결정할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA 300 및 500 시리즈에서 LLDP-MED를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 300 시리즈

· SPA 500 시리즈

LLDP-MED 사용

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)으로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

4단계. Enable LLDP-MED(LLDP-MED 활성화)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션의 잠금을 해제하거나 잠급니다.

5단계. LLDP-MED의 상태를 변경하려면 편집을 누릅니다.

6단계. LLDP-MED를 활성화하거나 비활성화하려면 Y/N을 눌러 Yes와 No를 전환합니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.