목표

CDP(Cisco Discovery Protocol)를 사용하면 직접 연결된 Cisco 디바이스가 서로 정보를 공유할 수 있습니다.이렇게 하면 네트워크에 연결된 모든 디바이스에서 다른 디바이스가 연결된 디바이스를 확인할 수 있습니다.이 기능은 IP 전화에서 긴급 서비스로 사용됩니다.전화기의 위치는 연결된 스위치 포트에 의해 결정됩니다.

이 문서에서는 SPA 300 및 500 시리즈에서 CDP를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 300 IP 전화 시리즈

· SPA 500 IP 전화 시리즈

CDP 활성화

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)으로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

4단계. Enable CDP — 참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션을 잠금 해제하거나 잠급니다.

5단계. CDP 상태를 변경하려면 Edit(편집)를 누릅니다.

6단계. Y/N을 눌러 Yes와 No를 전환하여 CDP를 활성화하거나 비활성화합니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.