목표

기본적으로 IP 전화에는 DHCP를 통해 IP 주소가 할당됩니다.전화기를 관리하는 디바이스는 IP 전화기에서 사용할 IP 주소를 선택합니다.동일한 IP 전화기는 네트워크에 연결할 때마다 다른 IP 주소를 가질 수 있습니다.IP 전화기가 네트워크에 연결할 때마다 동일한 IP 주소를 가지려면 DHCP를 비활성화할 수 있으며 IP 전화기에 고정 IP 주소를 수동으로 할당할 수 있습니다.단일 IP 주소를 사용하면 단일 알려진 IP를 통해 액세스할 수 있으므로 컨피그레이션이 더 쉬워지고, 동적 IP를 사용하면 전화기 구성을 찾아 액세스하는 것이 더 어려워집니다.이 문서에서는 SPA300/SPA500 Series IP Phone에서 고정 IP 주소를 할당하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

소프트웨어 버전

· v7.5.3

IP 주소 할당

1단계. 설정 버튼을 누르고 네트워크를 선택합니다.

2단계. WAN Connection Type(WAN 연결 유형)을 선택하고 Edit(편집)를 누릅니다.

3단계. Static IP가 나타날 때까지 옵션을 전환하려면 Option을 누릅니다.

4단계. 확인을 눌러 설정을 적용합니다.

5단계. Non-DHCP IP Address(비 DHCP IP 주소)를 선택하고 Edit(편집)를 눌러 전화기가 네트워크에 연결할 때 사용하는 IP 주소를 수동으로 입력합니다.

6단계. DelChr 버튼을 사용하여 이전 번호를 삭제하거나 Clear 버튼을 사용하여 IP 주소를 지웁니다.IP 주소를 입력하려면 기간에 숫자 키 및 Star 키를 사용합니다.

참고:IP 주소는 IP 폰을 관리하는 디바이스에 구성된 것과 동일한 서브넷에 있어야 합니다.

7단계. OK(확인)를 눌러 새 IP 주소를 적용합니다.

8단계. 저장을 눌러 설정을 저장하거나 취소를 눌러 설정을 취소합니다.고정 IP 주소는 IP 전화기가 재부팅될 때까지 적용되지 않습니다.

9단계. Reboot(재부팅)를 선택하고 Select(선택)를 눌러 전화기를 재부팅합니다.

10단계. OK(확인)를 눌러 재부팅합니다.IP 전화기는 고정 IP 주소를 사용하여 네트워크에 연결합니다.

주의:재부팅이 진행 중일 때는 전화기를 사용할 수 없습니다.