목표

SPA300/SPA500 Series IP 전화기는 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.웹 인터페이스에는 응답, 발신 및 부재 중 통화가 해당 전화기에 대한 장비 정보 및 통계와 함께 표시됩니다.기본적으로 웹 인터페이스는 각 전화기에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 SPA300/SPA500 Series IP Phone에서 웹 인터페이스를 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

단계별 절차

웹 인터페이스 활성화 또는 비활성화

1단계. Setup 메뉴를 표시하려면 IP 전화의 Setup(설정) 버튼을 누릅니다.

2단계. 설정을 선택하고 선택을 눌러 설정 메뉴를 표시합니다.

3단계. Security Configuration(보안 컨피그레이션)을 선택하고 Select(선택)를 눌러 Security Configuration(보안 컨피그레이션) 메뉴를 표시합니다.

4단계. 화면 상단에 잠금 자물쇠가 있는 경우 키패드에서 별, 별, 파운드를 눌러 설정을 편집할 수 있도록 잠금을 해제합니다.

5단계. Web Access Enabled(웹 액세스 활성화)를 선택하고 Edit(편집)를 눌러 웹 인터페이스의 활성화 여부를 변경합니다.

6단계. Y/N을 눌러 웹 액세스의 활성화 여부를 토글합니다.

7단계. 확인을 눌러 설정을 적용합니다.

7단계. 저장을 눌러 설정을 저장하고 즉시 적용합니다.