목표

디바이스를 트러블슈팅할 때 이전에 디바이스에 적용된 변경 사항을 알면 도움이 됩니다.재부팅 내역을 통해 사용자는 재부팅, VLAN 수정 등 디바이스에 대한 변경 사항을 볼 수 있습니다.

이 문서에서는 소프트 키 인터페이스를 사용하여 SPA300 및 SPA 500 Series IP Phone의 리부팅 기록을 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈 IP 전화

· SPA500 시리즈 IP 전화

재부팅 기록 보기

1단계. 소프트 키 설정을 누릅니다.

2단계. 설정(3)에 해당하는 소프트 키를 누릅니다.

3단계. 9(9) 소프트 키를 눌러 Reboot History(재부팅 기록)로 이동합니다.

4단계. 마지막 화면은 이와 비슷하여 재부팅 내역을 표시합니다.