목표

단축 다이얼은 자주 사용하는 전화 번호를 신속하게 호출하는 데 사용됩니다.이 옵션은 전체 전화 번호로 전화를 거는 대신 사용됩니다.

이 문서의 목적은 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 단축 다이얼을 구성하는 방법을 안내하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA500 Series IP Phone

· SPA300 Series IP Phone

소프트웨어 버전

· v7.5.3

소프트 키를 사용한 단축 다이얼 설정 구성

1단계. IP 전화의 Setup(설정) 단추를 누르고 Speed Dial(단축 다이얼)을 선택합니다.

2단계. 탐색 키를 사용하여 2-9 사이에 설정할 단축 다이얼 번호를 선택하고 편집을 누릅니다.

3단계. DelChar 단추를 사용하여 마지막 문자를 삭제하거나 지우기 단추를 사용하여 전화 번호를 지웁니다.전화 번호를 입력하려면 숫자 키를 사용합니다.

4단계. 확인을 누릅니다.

5단계. 저장을 눌러 설정을 저장하거나 취소를 눌러 설정을 취소합니다.