목표

VLAN은 가상 로컬 영역 네트워크입니다.즉, 위치에 관계없이 물리적 네트워크에 있는 것처럼 통신하는 호스트 그룹이 있습니다.이렇게 하면 IP 전화기가 호스트와 동일한 가상 네트워크에 있다고 가정할 때 위치에 관계없이 다른 호스트에 연결할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA500 및 SPA300 시리즈 IP 전화에서 VLAN을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 500 시리즈

· SPA 300 시리즈

VLAN 활성화

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

2단계. 3을 누르거나 설정으로 이동합니다.

3단계. Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)으로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

4단계. Enable VLAN — 참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션을 잠금 해제하거나 잠급니다.

5단계. Edit(편집)를 눌러 VLAN의 상태를 변경합니다.

6단계. Y/N을 눌러 Yes와 No를 전환하여 VLAN을 활성화하거나 비활성화합니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.