목표

관리자 VLAN ID는 전화기가 멤버인 보조 VLAN입니다.Operation VLAN ID 매개변수로 지정된 값을 재정의합니다.

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone에서 관리 VLAN ID를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈

· SPA500 시리즈

관리 VLAN ID

1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. 키패드에서 3을 누르거나 Settings(설정)로 이동합니다.

3단계. 키패드에서 4를 누르거나 네트워크 구성으로 이동합니다.

4단계. Admin VLAN Id(관리 VLAN ID)로 이동합니다.

5단계. << 버튼을 눌러 이전 구성을 모두 삭제합니다.

6단계. 키패드를 사용하여 새 관리 VLAN ID를 입력합니다.

7단계. 변경 사항을 저장하려면 확인을 누릅니다.