목표

화면 대비를 조정하여 사용자가 인터페이스를 더 명확하게 볼 수 있도록 합니다.

이 문서의 목적은 SPA500 및 SPA300 Series IP Phone에서 LCD 화면 대비를 변경하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 시리즈

· SPA500 시리즈

소프트웨어 버전

· v7.5.3

LCD 명암비

1단계. 설정 버튼을 누르고 LCD 명암을 선택합니다.

2단계. 오른쪽 및 왼쪽 탐색 단추를 사용하여 LCD 명암을 최적의 수준으로 조정합니다.

3단계. 저장을 눌러 설정을 저장하거나 취소를 눌러 설정을 취소합니다.