목표

통화가 누락될 때마다 발신자 이름, 발신자 내선 번호, 통화 날짜 및 시간이 기록됩니다.부재 중 통화는 IP 전화기에서 볼 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA300/SPA500 Series IP Phone에서 부재중 통화를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

단계별 절차

IP 전화를 통해 부재 중 전화 보기

1단계. Setup 메뉴를 표시하려면 IP 전화의 Setup(설정) 버튼을 누릅니다.

2단계. Call History(통화 기록)를 선택하고 Select(선택)를 누르거나 1을 눌러 Local Services(로컬 서비스) 메뉴를 표시합니다.

3단계. 부재 중 전화를 선택하고 선택을 누르거나 1을 눌러 부재 중 전화 메뉴를 표시합니다.

4단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 부재 중 전화를 확인합니다.발신자 이름, 발신자의 내선 번호, 날짜 및 각 부재 중 통화의 시간이 표시됩니다.