목표

SPA500 및 SPA300 IP 전화를 사용하면 전화기에 이미 포함된 신호음 목록에서 벨소리 유형(또는 벨소리)을 변경할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA500 및 SPA300에서 벨소리 종류를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA500 시리즈

· SPA300 시리즈

링 유형 구성

1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. Ring Type(벨소리 유형)으로 이동하고 Select using the soft-key(소프트 키를 사용하여 선택)를 누릅니다.

4단계. 선택을 눌러 벨소리 유형 옵션을 표시합니다.

5단계. 다른 벨소리 유형을 탐색하고 재생을 눌러 다양한 신호음을 듣습니다.

6단계. 원하는 신호음이 발견되면 소프트키를 사용하여 선택을 눌러 벨소리 유형으로 설정합니다.

7단계. 소프트 키를 사용하여 기본값을 눌러 선택한 벨소리 유형을 기본 벨소리 유형으로 설정합니다.