소개

MAC(Medium Access Control) 주소는 네트워크 디바이스에 할당된 고유한 데이터 링크 레이어 주소입니다.데이터 링크 레이어 디바이스인 스위치는 프레임을 대상 포트로 전달하도록 MAC 주소 테이블을 유지합니다.스위치의 MAC 주소 테이블 항목은 정적으로 또는 동적으로 구축됩니다.

이 시나리오에서는 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치의 VLAN 1에 속하는 포트 중 하나에 고정 MAC 주소가 구성됩니다.

목표

이 문서의 목적은 CLI를 통해 Sx500 및 SG500X Series Stackable Switch에서 고정 MAC 주소를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 시리즈

- SG500X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.8.06

고정 MAC 주소 구성

참고:사용 중인 디바이스의 정확한 모델에 따라 이미지가 약간 다를 수 있습니다.아래 이미지는 SG500X-48MP 스위치에서 가져온 것입니다.

1단계. 스위치의 CLI에 로그인하고 디바이스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

참고:기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.이 예에서는 기본 사용자 이름이 cisco이고 개인 비밀번호가 사용됩니다.

2단계. CLI에서 다음을 입력하여 전역 컨피그레이션 명령 모드를 입력합니다.

SG500X#구성 터미널

3단계. 글로벌 컨피그레이션 모드에서 다음 명령을 입력하여 MAC 주소 테이블에 추가할 고정 MAC 주소를 지정합니다.

SG500X(config) #mac 주소 테이블 고정 c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

참고:이 예에서는 vlan 1의 포트 GE 1/1에 대한 MAC 주소 c8:0a:a9:73:b0:a1을 입력합니다.위 그림에서는 CLI의 문자 길이 제한으로 인해 $(으)로 표시된 명령의 단축 버전만 보여 줍니다.

4단계. 다음을 입력하여 글로벌 컨피그레이션 모드를 종료합니다.

SG500X (config) #종료

5단계. 다음을 입력하여 입력한 고정 MAC 주소를 확인하려면 MAC 주소 테이블을 확인합니다.

SG500X#show mac address-table

이제 MAC 주소 테이블에 지정된 vlan 및 포트에서 구성된 고정 MAC 주소가 표시됩니다.

6단계. (선택 사항) 설정을 영구적으로 저장하려면 다음을 입력합니다.

SG500X# copy running-config startup-config

7단계. Overwrite 파일 프롬프트에 Y를 입력하여 예를 표시하고 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

파일 덮어쓰기 [startup-config].... (Y/N) [N] ?Y

그런 다음 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 성공적으로 복사했는지 확인합니다.

이제 CLI를 통해 Sx500 및 SG500X 스위치에 고정 MAC 주소를 성공적으로 구성했습니다.