소개

MAC(Medium Access Control) 주소는 네트워크 디바이스에 할당된 고유한 데이터 링크 레이어 주소입니다.데이터 링크 레이어 디바이스인 스위치는 프레임을 대상 포트로 전달하도록 MAC 주소 테이블을 유지합니다.스위치의 MAC 주소 테이블 항목은 정적으로 또는 동적으로 구축됩니다.

이 시나리오에서는 고정 MAC 주소가 스위치의 VLAN 1에 속하는 포트 중 하나에 구성됩니다.

이 문서에서 용어를 잘 모르는 경우 Cisco Business를 참조하십시오.새 용어 용어집.

목표

이 문서의 목적은 Sx500 및 SG500X Series Stackable Switch에서 고정 MAC 주소를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 시리즈

- SG500X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.8.06

고정 MAC 주소 구성

참고:사용 중인 디바이스의 정확한 모델에 따라 이미지가 약간 다를 수 있습니다.아래 이미지는 SG500X-48MP 스위치에서 가져온 것입니다.

1단계. 스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블) > Static Addresses(고정 주소)를 선택합니다.

2단계. Static Address Table(고정 주소 테이블) 아래에서 Add(추가) 버튼을 클릭합니다.

3단계. Add Static Address(고정 주소 추가) 창의 VLAN ID 드롭다운 목록에서 고정 MAC 주소를 추가할 VLAN을 선택합니다.

참고:이 예에서는 VLAN 1이 선택됩니다.

4단계. 포트의 고정 MAC 주소를 MAC Address 필드에 입력합니다.

참고:이 예에서는 00:26:c7:3b:78:7a를 입력합니다.

5단계. Interface 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 항목에 대한 인터페이스(Unit/Slot, Port 또는 LAG)를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

- Unit/Slot(유닛/슬롯) - 스택에 있는 유닛(액티브, 스탠바이 또는 멤버)의 유닛 ID와 해당 유닛에서 사용 가능한 확장 슬롯 수입니다.이 스위치는 최대 4개의 유닛을 지원합니다.

- Port(포트) - 선택한 Unit/Slot(유닛/슬롯)의 각 스위치에서 제공되는 인터페이스입니다.

- LAG - 스위치의 여러 포트가 결합되어 LAG(Link Aggregation Group)라는 단일 그룹을 형성합니다.

참고:이 스위치는 최대 8개의 LAG를 지원합니다.

참고:이 예에서는 Unit 2/1 및 Port GE1이 선택됩니다.

6단계. 상태 영역에서 입력 처리 방법에 대한 옵션을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 영구 - MAC 주소는 스위치가 리부팅될 때에도 유지됩니다.

- 재설정 시 삭제 - 스위치가 재설정되면 MAC 주소가 삭제됩니다.

- Delete on timeout(시간 초과 시 삭제) - 에이징이 발생할 때 MAC 주소가 삭제됩니다.에이징은 MAC 주소 테이블에서 비활성 MAC 주소가 제거되기까지의 구성 가능한 기간을 의미합니다.

- Secure(보안) - 선택한 포트가 클래식 잠금 모드에 있을 때 MAC 주소가 안전합니다.클래식 잠금 모드에서는 포트가 할당되면 포트의 MAC 주소를 변경할 수 없으며 에이징의 영향을 받지 않습니다.

참고:이 예에서는 Delete on timeout(시간 초과 시 삭제)이 선택됩니다.

7단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

이제 구성된 고정 MAC 주소가 고정 주소 테이블에 추가됩니다.

8단계. 구성을 영구적으로 저장하려면 웹 기반 유틸리티의 상단에서 깜박이는 저장 단추를 클릭합니다.