요약

ACL에 대한 로깅이 VLAN 인터페이스에 적용되면 DHCP 서비스가 실패합니다.DHCP 릴레이 또는 서버입니다.

식별된 날짜

2017년 3월 16일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG500

1.4.7.06

문제 설명

ACL 로깅이 구성되면 DHCP 릴레이가 SG500에서 작업을 중지합니다.다음은 ACL 컨피그레이션의 예입니다.

ip access-list 확장 예ACL

허용 ip any any ace-priority 2000 log-input

!

인터페이스에서 ACL을 적용할 때 릴레이가 실패합니다.

!

인터페이스 vlan 3

ip 주소 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp 릴레이 활성화

service-acl 입력 예ACL

해결 방법

ACL 허용 문에서 로그 입력을 제거합니다.