요약

펌웨어를 버전 1.4.2.04에서 버전 1.4.5.02으로 업그레이드할 때 전체 스택이 재부팅됩니다.

식별된 날짜

2016년 9월 30일

해결된 날짜

2017년 3월 31일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG500-52P

1.4.2.04

문제 설명

펌웨어 버전 1.4.2.04에서 버전 1.4.5.02으로 업그레이드하려고 할 때 6개의 SG500-52P 스위치의 전체 스택이 재부팅되었습니다.

해결

최신 펌웨어 버전 1.4.7.06으로 업그레이드합니다.