목표:

대역폭은 통신 경로를 통해 성공적으로 전송된 데이터의 평균 양을 나타냅니다.대역폭 쉐이핑, 관리, 상한 설정 및 할당 설정은 대역폭 활용을 개선하는 데 사용되는 몇 가지 기술입니다.수신 및 발신 트래픽 모두에 대한 대역폭을 변경할 수 있습니다.소수의 포트가 스위치 대역폭의 많은 부분을 차지하지 않도록 특정 포트의 대역폭을 제한해야 할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SG500 시리즈의 개별 포트에서 대역폭을 제한하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스:

· Cisco Small Business 500 Series Managed Switch

소프트웨어 버전:

•1.3.7.18

절대 시간 범위 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Bandwidth를 선택합니다.Bandwidth(대역폭) 페이지가 열립니다.

Bandwidth Table(대역폭 테이블)에 다음 필드가 표시됩니다.

· Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) - 수신 포트에 전용 최대 대역폭 양입니다.

- Status(상태) - 포트에 대해 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한)가 활성화된 경우 표시됩니다.

- Rate Limit(속도 제한) - 포트의 최대 대역폭(Kbits/초)을 표시합니다.

- % - 포트에 할당된 총 대역폭의 일부를 표시합니다.

- CBS(바이트) - 지정된 시간 내에 전송할 수 있는 CBS(Committed Burst Size) 또는 최대 버스트 크기를 표시합니다.

· 이그레스 쉐이핑 속도 - 발신 포트에 전용 대역폭의 최대 양입니다.

- Status(상태) - 포트에 대해 이그레스 셰이핑 속도가 활성화되어 있는지 여부를 표시합니다.

- CIR - (Kbits/sec) - CIR(Committed Information Rate)은 포트의 최대 대역폭(Kbits/초)을 표시합니다.

- CBS(바이트) - 지정된 시간 내에 전송할 수 있는 CBS(Committed Burst Size) 또는 최대 버스트 크기를 표시합니다.

2단계. 구성하려는 포트의 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Edit(수정)를 클릭합니다.

Edit Bandwidth 페이지가 열립니다.

4단계. (선택 사항) 수신 트래픽 속도를 수정하려면 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 옆에 있는 Enable(활성화)을 선택합니다.그렇지 않은 경우 7단계로 건너뜁니다.

5단계. Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 필드에 원하는 제한(KBits/sec(Kbps)을 입력합니다.기본 제한은 100KBits/초입니다.

6단계. 원하는 버스트 크기를 CBS(Ingress Committed Burst Size) 필드에 바이트 단위로 입력합니다.CBS에서는 현재 인그레스 속도 제한에 관계없이 특정 크기까지 패킷 그룹을 네트워크를 통해 전송할 수 있습니다.CBS를 너무 낮게 설정하면 대량의 작은 패킷이 네트워크를 통해 지속적으로 전송될 수 있습니다.따라서 하나의 포트에서 지속적으로 많은 양의 트래픽을 보유하게 됩니다.버스트 속도를 너무 높게 설정하면 너무 많은 패킷 그룹을 네트워크를 통해 전송할 수 있습니다.따라서 한 포트가 할당된 대역폭의 더 많은 부분을 너무 자주 차지할 수 있습니다.최적의 속도는 대역폭을 낭비하지 않습니다.기본 크기는 128000바이트입니다.

7단계. (선택 사항) 나가는 트래픽 속도를 수정하려면 Egress Shaping Rate(이그레스 셰이핑 속도) 체크 옆에 있는 Enable(활성화)을 선택합니다.그렇지 않은 경우 10단계로 건너뜁니다.

8단계. CIR(Committed Information Rate) 필드에 원하는 제한(KBits/초(Kbps)을 입력합니다.CIR은 네트워크에 대해 보장된 최소 대역폭입니다.포트에 대해 CIR을 설정하면 포트가 항상 지정된 포트에 대한 최소 대역폭을 얻을 수 있습니다.속도를 너무 낮게 설정하면 네트워크를 통해 오디오 또는 비디오를 스트리밍할 때 품질 문제가 발생할 수 있습니다.속도를 너무 높게 설정하면 한 포트에서 필요 이상의 지원을 받을 수 있으므로 네트워크 효율성이 떨어집니다.최적의 속도는 대역폭을 낭비하지 않습니다.기본 제한은 64KBits/초입니다.

9단계. 원하는 버스트 크기를 CBS(Egress Committed Burst Size) 필드에 바이트 단위로 입력합니다.커밋된 버스트 크기에 대한 자세한 내용은 6단계를 참조하십시오. 기본 크기는 128000바이트입니다.

10단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

11단계. 설정을 저장하려면 구성 복사/저장을 클릭합니다.

다음 경고가 나타납니다.

12단계. 확인을 클릭합니다.

13단계. Apply를 클릭하여 현재 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 저장합니다.