목표:

SG200, SG300 및 SG500 Series 디바이스의 Time Range 기능을 정의하고 특정 명령 유형과 연결하여 도메인을 특정 시간 프레임으로 제한할 수 있습니다.시간 범위는 ACL, 802.1X 포트 인증, 포트 상태 및 시간 기반 PoE(Power over Ethernet)에 적용할 수 있습니다.두 가지 유형의 시간 범위는 절대 및 반복입니다.절대 시간 범위는 지정된 날짜에 시작되며 특정 날짜가 지정되지 않으면 종료되지 않습니다.따라서 이 매개 변수에는 반복 요소를 포함할 수 없습니다.반복 시간 범위에는 절대 시간 범위에 추가될 때 반복적으로 시작하고 끝나는 요소가 포함됩니다.

이 문서의 목적은 SG200, SG300 및 SG500 Series 스위치에서 시간 범위를 설정하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스:

· Cisco Small Business 200, 300 및 500 Series Managed Switch

소프트웨어 버전:

•1.3.0.59

절대 시간 범위 설정:

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Time Settings(시간 설정) > Time Range(시간 범위)를 선택합니다.[시간 범위] 페이지가 열립니다.

2단계. 새 시간 범위를 추가하려면 추가를 클릭합니다.

3단계. 시간 범위 이름 필드에 새 시간 범위 이름을 입력합니다.

4단계. Absolute Starting Time(절대 시작 시간) 필드에서 디바이스에 적용할 수 있는 다음 옵션을 선택합니다.

· Immediate(즉시) - 즉시 시작할 시간 범위를 선택합니다.

· 날짜, 시간 - 시간 범위가 시작되는 날짜와 시간을 입력합니다.

5단계. Absolute Ending Time(절대 종료 시간) 필드에서 디바이스에 적용할 수 있는 다음 옵션을 선택합니다.

· Immediate(즉시) - 즉시 시작할 시간 범위를 선택합니다.

· 날짜, 시간 - 시간 범위가 시작되는 날짜와 시간을 입력합니다.

반복 시간 범위 설정:

1단계. 관리 > 시간 설정 > 반복 범위로 이동합니다.Recurring Range 페이지가 열립니다.

2단계. 드롭다운 메뉴에서 절대 시간 범위를 선택하여 반복 범위를 추가합니다.

3단계. 새 반복 시간 범위를 추가하려면 추가를 클릭합니다.

4단계. Recurring Starting Time 필드에 시간 범위가 반복적으로 시작되는 날짜와 시간을 입력합니다.

5단계. 반복 종료 시간 필드에 시간 범위가 반복적으로 종료되는 날짜와 시간을 입력합니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.